尊龙凯时

每月营收报告

月份 今年度(RMB万元) 上年度(RMB万元) 累计同比
1月 9,573.98 8,429.40 13.58%
2月 15,037.89 14,859.64 1.20%
3月 23,862.22 26,719.07 -10.69%
4月 33,267.02 37,427.86 -11.12%
5月 40,582.35 46,785.90 -13.26%
6月 48,080.54 56,523.94 -14.94%

扫一扫

关注尊龙凯时集团

【网站地图】【sitemap】