尊龙凯时

Financial Overview

Basic Financial Information

Total Market Value of Equity: RMB 3.658 billion
Number of Issued Shares: 398.052633 million shares
CPA KPMG
Consolidated Information

Cowealth Medical China Co., Ltd. is available from Shanghai Stock

Exchange (Please enter the stock code:603122)

Date of Posting 2023/5/12

Financial Summary

Scan

Follow

【网站地图】【sitemap】